◎LIB_LIST	LIB.FNC		ﾊﾟｰｺﾚ1\023\A\BASIC
書式		lib_list(a,b)
引数		str(a) char(b)
戻り値		int
機能		aという文字を含む標準関数／外部関数を表示します。戻り値は見つかった関数の数。
		aを省略した場合は全ての関数を対象とします。b=1で結果を表示、b=0で非表示です。
		X-BASIC V2.00/01専用(2.02では動作しない)
コンパイル	不可

◎CAPS_CHG	LIB.FNC		ﾊﾟｰｺﾚ1\023\A\BASIC
書式		caps_chg(a)
引数		char
戻り値		int
機能		BASIC起動後にCAPSｷｰの状態を変更する時などに使用。
		引数省略時　CAPSの状態をﾁｪｯｸする／a=0でCAPS OFF／それ以外ではCAPS ONとする
		戻り値はCAPS OFFで0 CAPS ONで0を返す。
		X-BASIC V2.00/01専用(2.02では動作しない)
コンパイル	不可

◎BEEP_CHG	LIB.FNC		ﾊﾟｰｺﾚ1\023\A\BASIC
書式		beep_chg(a)
引数		char
戻り値		int
機能		BASICのBEEP音のON/OFFを行う。引数省略で状態ﾁｪｯｸ／a=0でOFF／それ以外でonとなる
		戻り値はBEPPのモードで、OFFなら0を、ONなら1を返す
		X-BASIC V2.00/01専用(2.02では動作しない)
コンパイル	不可

